%! Author = gra
%! Date = 24.10.24

% Preamble
\section{Stand der Forschung}\label{sec: stand-der-forschung}
Im Jahr 2011 wurde an der Universität Isfahan und am Spital Alzahra Isfahan eine Studie durchgeführt~\cite{D8G7JHBA}.
Dabei wurden die Schlafqualität mit der sogenannten Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Methode gemessen~\cite{HFB5QMRI}.\\
Die Studie fand keinen signifikanten Einfluss zwischen der Schlafdauer und der Herzfrequenz, wenngleich sich gewisse Korrelationen zwischen der Schlafqualität den Heart rate variability (HRV) feststellen liessen.
In anderen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Schlaganfällen festgestellt \cite{wolk_sleep_2005}.
Viele Faktoren wie Koffein, Sport und Stress beeinflussen zudem die Herzfrequenz und deren Variabilität \cite{valentini_variables_2009}.
