%! Author = gra
%! Date = 24.10.24

% Preamble
\subsection{Daten Michael}\label{subsec:datenbeschaffung-michael-graber}
\subsubsection{Datenquelle / Datenbeschaffung}
%Quelle waren Daten aus dem Garmin Connect Portal.\\
%zu einem kleinen Teil %
Datenquelle war Garmin Connect, die Daten selber stammen von einer Garmin f\=enix 3 Saphir HR sowie einer Garmin Instinct Solar 2/ 2X.\\% und einer Garmin Instinct Solar 2X.
Da die Garmin f\=enix 3 Saphir noch keine REM-Daten zur verfügung stellte, konnte nur die Schlafdauer betrachtet werden.\\
%Eine Mischung aus den f\=enix 3 Saphir HR Schlafdaten mit Wach-, Leicht- und Tiefschlafphasen und den Instinct Solar 2 / 2X Schlafdaten mit REM-, Wach-, Leicht- und Tiefschlafphasen würde zu einem verfälschten Resultat führen.\\\\
%Zwischen der f\=enix 3 Saphir HR und der Instinct Solar 2 / 2X liegt zudem ein Altersunterschied von mehr als sieben Jahren.
%Da alle drei Sportuhren keine Medizinalprodukte sind und daher keiner genormten Eichung unterliegen, besteht eine gewisse Vergleichsunschärfe.
%Mit der Konzentatrion auf die Schlafdauer beschränkt sich diese Unschärfe nur auf die HR-Daten.
Für HR-Daten stellt Garmin keinen csv-Export zur Verfügung, entsprechend musste die Daten manuell aus dem Web GUI von Garmin Connect kopiert werden.\\
Garmin Connect bietet nur Schlaf- und HR-Daten, die als Wochendurchschnitt gespeichert sind.
%Um Daten pro Tag zu erhalten, müsste auf eine kostenpflichtige API zurückgegriffen werden.
\subsubsection{Datenqualität}
Die Daten der Wochen der Schlaf- und HR-Daten korrelieren nicht miteinander.\\
%Hinzu kommt, dass Garmin Daten aus dem Vorjahr mit dem Jahr angibt, die aus dem aktuellen nicht.%:
%\begin{figure}[H]
%    \centering
%    \subfloat{{\includegraphics[width=0.43\linewidth]{../media/gra/gramic_hr_data_dates} }}%
%    \qquad
%    \subfloat{{\includegraphics[width=0.4\linewidth]{../media/gra/gramic_sleep_data_dates} }}%
%    \caption{ Datumsaufbau HR- und Schlafdaten}
%    \label{fig:gra-date_differences}
%\end{figure}
Des Weiteren ist das csv mit den Schlafdaten Kommasepariert,
das Jahr 2023 wird ebenfalls mit einem Komma getrennt.
Als Resultat haben alle Datensätze ab 2023 eine weitere Spalte.
%\begin{figure}[H]
%    \centering
%    \includegraphics[width=0.4\linewidth]{../media/gra/gramic_sleep_data_data_encoding}
%    \caption{Michael Graber - csv Kodierung}
%    \label{fig:gra-sleep-data-csv-encoding}
%\end{figure}
\subsubsection{Datenbereinigung}
%Mit einem Python Skript wurden die Daten bereinigt.
%Dazu wurde anhand des Datumsbereichs und dem Jahr (dort wo kein Jahr angegeben wurde, galt das aktuelle Jahr) die Kalenderwoche ermittelt.
%So können beide Datensätze miteinander kombiniert werden.\\
%Der nächste Schritt bestand darin, bei den HR-Daten, dass \guillemotleft bpm\guillemotright zu entfernen, um die Werte Dezimalzahl umzuwandeln.
%In einem nächsten Schritt müssen die Ruhe- und Aktivdaten zu einem Durchschnitt gerechnet werden.
%Die so bereinigten Daten werden als csv-Datei zwischengespeichert.%:
%\begin{figure}[H]
%    \centering
%    \subfloat{{\includegraphics[width=0.3\linewidth]{../media/gra/gramic_hr_data_cleaned} }}%
%    \qquad
%    \subfloat{{\includegraphics[width=0.5\linewidth]{../media/gra/gramic_sleep_data_cleaned} }}%
%    \caption{ Bereinigte HR- und Schlafdaten}
%    \label{fig:gra-cleaned-datas}
%\end{figure}
%In einem letzten Schritt wurden die beiden Datensätze kombiniert.% und ebenfalls als csv-Datei zwischengespeichert.%:
%\begin{figure}[H]
%    \centering
%    \includegraphics[width=0.4\linewidth]{../media/gra/gramic_combined_data}
%    \caption{Michael Graber - Kombinierte Daten als csv}
%    \label{fig:gra-combined-data}
%\end{figure}
Die Datenbereiche wurden umgewandelt, die Einheiten aus den Werten entfernt, die HR-Durchschnittswerte berechnet werden und die Daten zuletzt kombiniert.